10^3 10^4 10^5 10^6 10^7

0.0 0.00001 0.00002 0.00003 0.00004

MACHINE SPEEDS

NUMBER OF CITIES N

SECONDS/NLOGN

500 Mhz Alpha 500 Mhz Pentium 440 Mhz Sparc 400 Mhz MIPS 300 Mhz MIPS 196 Mhz MIPS 135 Mhz PowerPC